\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{Sweave}

\begin{document}
\input{manuscript-concordance}

\title{Mein Sweave-Test}
\author{Angelica Henestrosa}
\maketitle

Hier ist ein R-Chunk:

\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
> x <- rnorm(100)
> summary(x)
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
-2.83363 -0.56513  0.02237 -0.05561  0.53426  1.78206 
\end{Soutput}
\end{Schunk}

\end{document}
